Title: Etherpad für selbstorganisierte Gruppen
Course: Was kann Moodle? > Section: Gruppenarbeit unterstützen

Liebe Teilnehmende,

für jede ihrer selbst verwalteten Gruppen steht ein eigenes Etherpad zur freien Nutzung zur Verfügung. Sie sehen hier das Etherpad der Gruppe, in die Sie sich über die Freie Gruppeneinteilung eingetragen haben.

Für diese Aktivität wurde als Gruppenmodus "Getrennte Gruppen" eingestellt. D.h. Sie können die Etherpads der anderen Gruppen nicht sehen.